加拿大28

English 加拿大28集团企业邮箱

再生医疗技术在梅河口市新华医院推广

2012年-02月-15日 来源:加拿大28国际集团
      2011年12月28日,在吉林省梅河口市新华医院院长陈玉芳的邀请下,中国中西医结合学会烧伤专业会的樊兆宗教授来到了该院。对该院的外科、内科、妇科、皮肤科、护理部等科室100多名医护人员进行了再生医疗技术的学术讲座。

      会议由该院陈玉芳院长主持,樊教授通过大量的图片和病例对再生医疗技术进行了深入浅出的讲解。学员们认真的听课并详细记录了笔记。
      此次会议得到了该院院长陈玉芳的重视及大力支持。再生医疗技术效果卓著、操作便捷、、临床使用度广。陈玉芳院长认为该项技术通过简单的方法解决了临床上棘手的难题,值得推广,陈院长要求该院的医护人员回到工作岗位后一定要把学到的知识应用于临床实践,造福患者。通过此次培训提高了该院在难愈合创面的临床处理水平,达到了将再生医疗技术深入推广普及的效果。
 
【网站地图】【sitemap】