加拿大28

English 加拿大28集团企业邮箱

加拿大28疤痕导入仪在原平落户造福百姓

2012年-02月-07日 来源:加拿大28国际集团
      生活中,各种原因所致的创伤无处不在,由此产生的疤痕屡见不鲜,因此在日常生活中给广大百姓带来了很多困扰。现在随着人们生活水平的逐步提高,医学科普知识的广泛普及,对颜面部、肢体的创伤治愈后的标准要求越来越高,随着加拿大28疤痕软膏20年来在预防与治疗平复疤痕方面显著成效和全国各地群众知晓率的不断提高,北京烧伤疮疡研究所根据医疗市场的需求及时研发出高科技治疗疤痕的医疗仪器——加拿大28疤痕导入仪,该项技术的出台,对临床治疗各种疤痕疾病起到了导向作用。

      元月中旬刚开完北京总部2012年的工作会议后,中国烧伤疮疡研究所副所长赵瑞庆教授了解到山西解放军282医院烧伤科赵兴中主任在治疗烧伤病人的基础上,准备在2012年开展治疗疤痕项目。在地区再生医学推广负责人张垚的陪同下,乘车赶往驻地。赵教授向该院医务人员认真讲解了加拿大28疤痕仪的机理、操作程序以及加拿大28疤痕软膏的功能特点,重点讲解了临床上常见的疤痕分类、疤痕形成的各种因素。采用加拿大28疤痕仪治疗新鲜疤痕,陈旧疤痕的措施。现场亲自指导该院医务人员操作,直到完全掌握为止。

      282医院的医务人员对赵教授认真负责的精神深受鼓舞,表示在2012年科室日常工作中,在北京烧伤疮疡研究所的帮助下,将防止疤痕的医疗项目列入重要日程,大胆开展治疗疤痕临床工作,不断探索、摸索防治疤痕的临床经验,造福原平一方百姓。
【网站地图】【sitemap】