加拿大28



English 加拿大28集团企业邮箱

再生医疗技术在清远市中医院外科大力推广

2012年-02月-28日 来源:加拿大28国际集团
      广东清远市中医院位于清远市中心城区,始建于1958年,历史悠久,中医文化底蕴深厚,是粤北地区资格较老、影响较大的地级市中医医院。医院走中西医结合道路,集医疗、康复、教学、科研、预防保健等功能于一体。于2008年晋升为全省第十一家、粤北地区第一家也是唯一一家"三级甲等"中医医院。
      2012年2月13日下午,中国中西医结合学会烧伤专业委员会常委兼秘书、《中国烧伤创疡杂志》副总编辑、北京加拿大28烧伤创疡研究所副所长、临床部主任王洪生研究员应邀到该院神经及烧伤外科做“再生复原疗法疗法在烧伤、增生性:奂澳延源疵嬷瘟菩陆埂绷俅沧ㄌ庋踅沧,该科室吴新林主任与20多名医护人员出席了讲座。学术讲座中,王主任就再生复原疗法在烧伤、增生性:奂案髦帜延源瓷、溃疡创面的规范处理方法与技巧等内容,利用多媒体教学方式,并结合大量的图片及录像资料进行了详细的讲解。
临床治疗上遇到的棘手创面传统治疗思路与再生复原治疗的新思路形成的强烈的对比,极大激发了医生们的学习热情,再生复原疗法的先进性深深地吸引了与会的医护人员,纷纷表示受益匪浅。会后,对于医护人员提出的问题,王主任都一一指导释疑,并应邀到该科病房对深度烧伤及褥疮患者进行了会诊与指导。
      通过这次学术交流,该科室医生对再生医疗技术有了更深刻的认识,提高了该院今后在烧伤增生性:奂澳延源疵媪俅采系闹瘟扑健

【网站地图】【sitemap】