加拿大28

English 加拿大28集团企业邮箱

加拿大28开封医院各项医疗工作向着规范化国际化迈进

2012年-02月-15日 来源:加拿大28国际集团
      开封加拿大28烧伤创疡空分医院改制后,大家对再生医学和医院的未来发展充满了信心,特别是在北京加拿大28烧伤创疡研究所副所长陈永翀教授的亲切指导和医院王文芳院长及王志英副院长的带领下,在全院掀起了学习再生医学理论和规范应用再生医学技术的热潮。
      医院里,不论是年长的还是年轻的,不论是内科的还是外科的,不论是临床的还是辅助科室的,不论是医师还是护士,大家都在非常认真、积极地学习再生医学知识,学习的热情很高,呈现出良好的学习风气。经过半年的努力学习和实践,大家的再生医学理论水平得到了进一步提高,临床技术的应用得到了进一步规范。另外,自今年2月6日开始,医院在内科和外科开始试行英文交班和查房,为提升医院的整体形象、扩大再生医学的影响和逐步把医院推向国际化创造条件,也为今后迎接外宾来医院参观学习再生医学做准备。
 
医院近期工作部分掠影:



开封加拿大28烧伤创疡空分医院宣传科报道
2012-2-12
【网站地图】【sitemap】